\documentclass[12pt]{jarticle}
\author{}
\date{}
\title{レポートの書き方について}

\begin{document}
\maketitle

読み易く質の良いレポートの書き方として、以下のことを上げておく。

\begin{enumerate}

 \item {\bf 文章(+式、図表)による説明をつけること。}

       プログラム+出力結果のみでは何をしているのか分かり難い。文章、図表、
       数式などによる説明を入れること。

 \item {\bf 解析的考察も。}

       解析的な常識がないと無意味な数値計算をすることになる。

 \item{\bf 参考文献(意見)の明記}

       参考とした本などあれば明記する。ディスカッションした相手の名前も
       入れる(これにより、単なるコピーレポートと区別できる)。

 \item{\bf たった1回だけの計算なんて}

       1つのパラメターに対する数値計算だけでは、誤差の評価どころか、
       正しいプログラムかどうかすら怪しい(1点だけで正確なプログラムも
       あった)。パラメータを動かすことで、誤差全体の挙動を掴むこ
       とができる。

 \item{\bf 無意味に計算量を増やすな。}

       一般に有限回の数値計算では近似値が得られる。勿論演算量を大きくす
       れば近似が良くなるが、少ない演算量から良い近似が推定できれば効率
       的であるし、桁落ち、丸め誤差などの悪影響も受け難くなる。

 \item{\bf 入出力は分かり易く。}

       入力パラメーターが何で、その結果如何なる出力を得たのか明瞭でな
       いものは無意味な情報になる。入力も表示するようすること。

 \item{参考図書}

       「理科系の作文技術」 木下 是雄 著、中公新書(480円 ) 

       「数値計算の常識」 伊理 正夫、藤野 和健 著、共立出版（2400円） 

\end{enumerate}
\end{document}